Visual Monitor

Данная программа предназначена для визуального просмотра информации  о процессах и потоках.

Интерфейс программы:

1) Основное окно. Служит для отображения основной информации. При этом процессы и поток представлены в виде прямоугольников. Процессы - зеленым цветом, потоки - голубым. В прямоугольнике отображается текущее состояние счетчика, слева указан масштаб графика, справа - значение. Обновление информации происходит раз в секунду. Изменить счетчик можно нажав правой кнопкой мыши на процесс или поток. Перемещение прямоугольников осуществляется нажатим и удерживанием левой кнопки мыши. Двойным щелчком по процессу включается/выключается оборажения потоков данного процесса.

2) Проводник. Предназначено для быстрой навигации. Выбор процесса или потока преведет к отображению его в основном окне.

3) Лог. Содержит историю создания и завершения процессов и потоков.

Системные требования:

ОС: Windows 2000/XP;

Процессор: не ниже Pentium II 366;

Память: не менее 16 Mb.